# Церит

Владимир Иванович Вернадский

Церит -- минерал ромбической системы. Кристаллы встречаются редко, обыкновенно плотные или зернистые куски. Слабо прозрачен, цвет бурый, красновато-бурый или вишнево-красный. Излом занозистый, спайности не заметно. Твердость 5 -- 6. Удельн. вес 4,9. По Гроту, его состав можно выразить (SiO3)3Ce2[OH]3[СеО](Ca, Fe). Уже Клапрот (1804 г.) нашел, что этот минерал содержит своеобразное, ему неизвестное вещество, которое он назвал охроитом. Гизингер и Берцелиус исследовали его точнее и нашли, что в состав минерала входит новый, еще неизвестный элемент, которому они и дали имя "церий". Наиболее заслуживающий доверия анализ Ц. (сделанный NordstrЖm'ом) дал следующее: SiO2 -- 22,79%; Ce2O3 -- 24,06; (Di, La2O3 -- 35,37; FeO -- 3,92; CaO -- 4,35; Н2О -- 33,44; посторонних примесей -- 5,59%. Вообще, все анализированные цериты указывают, помимо церия, еще большое содержание дидима лантана. Встречается в Швеции, у Riddarhyttan.


В. В.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXVIII (1903): Цензурный комитет -- Человек, с. 59--60