# Информация об авторе

Теодор Уотс-Дантон

(англ. Theodore Watts-Dunton) -- английский поэт и литературный критик. Дантон -- девичья фамилия матери, добавленная к первой фамилии уже в пожилом возрасте, в 1897 году, когда автору было уже 65 лет.