# Информация об авторе

Пальмиро Тольятти

(итал. Palmiro Michele Nicola Togliattiо) -- генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии в 1927--1934 и 1938--1964 годах, один из самых влиятельных и популярных коммунистических лидеров в мировой истории.