# Информация об авторе

София Шуазель-Гуфье

София Шуазель-Гуфье (Zofia Tiesenhausen de Choiseul-Gouffier), (1790-1878 гг.) - урожденная польская графиня Фитценгаузен, родственница Потоцких и Радзивилов, супруга сына известного французского дипломата и деятеля культуры графа Мари-Габриэля-Флорана-Огюста Шуазель-Гуфье, фрейлина при дворе Александра I.