# Информация об авторе

Пьетро Секкья

(итал. Pietro Secchia) -- видный деятель итальянского коммунистического и рабочего движений, партизан, историк и политик. Генеральный комиссар гарибальдийских партизанских бригад в 1944--1945 годах.