# Информация об авторе

Генрих-Ульрих Фон Роос

(нем. Heinrich Ulrich Ludwig von Roos; в России называл себя Александром Ивановичем фон Розом) -- немецкий врач, участвовал во вторжении Великой армии Наполеона в Россию в 1812 г. Попав в плен, перешел на русскую службу и многие годы прожил в России. Дослужился до должности главного врача Мариинской больницы в Петербурге. Умер у себя на Родине.