# Бахчисарайский фонтан. Поэма А. С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин

Бахчисарайскій фонтанъ. Поэма А. С. Пушкина. Переведена въ стихахъ на Польскій языкъ однимъ образованными Полякомъ, находящимся въ здѣшней столицѣ, А. В. Рогальскимъ. Переводъ вообще хорошъ и во многихъ мѣстахъ весьма близокъ къ подлиннику. Желаемъ, чтобы почтенный Переводчикъ продолжалъ свои труды на семъ поприщѣ, и познакомилъ Польскую публику съ нѣкоторыми отличными произведеніями Русской Поэзіи, почти неизвѣстной въ Польшѣ. Давно пора сближать какъ можно болѣе Словесности сихъ одноплеменныхъ и родственныхъ поколѣній!


"Сѣверная Пчела", No 49, 1826