# Информация об авторе

Уильям Сомерсет Моэм

(англ. William Somerset Maugham) -- английский писатель, драматург и литературный критик. В годы Первой мировой войны был сотрудником английской разведки. В качестве такого шпиона отслеживал ход русской революции в Петрограде 1917 года.