# Информация об авторе

Луиза Мюльбах

(нем. Luise Mühlbach, урожденная Клара Мюллер, нем. Clara Maria Regina Müller, в замужестве Мундт-- Mundt) -- немецкая романистка, жена Теодора Мундта.