# Мозг В. В. Маяковского

Владимир Владимирович Маяковский

## МОЗГ В. В. МАЯКОВСКОГО


Государственным институтом по изучению мозга 14 апреля, в 8 час. веч., был извлечен мозг покойного В. Маяковского. По внешнему осмотру мозг не представляет сколько-нибудь существенных отклонений от нормы. Вес его 1.700 грамм при среднем весе у взрослого мужчины 1.400 грамм.

Институт приступил к предварительной обработке мозга В. В. Маяковского, чтобы приготовить его к микроскопическому изучению. В ближайшее время материалы, относящиеся к мозгу В. В., будут включены в коллекцию пантеона ГИМ.

Институт мозга обращается ко всем близким и знакомым поэта с просьбой предоставить в его распоряжение все сведения, характеризующие В. Маяковского, а татке соответствующие материалы: фото в различные периоды жизни, автографы, рисунки Маяковского, личные письма, записки и др. документы.


"Литературная газета", No 16, 1930