# Информация об авторе

Александр Федорович Ланжерон

(фр. Louis Alexandre Andrault, comte de Langéron) -- русский военный и государственный деятель французского происхождения, генерал от инфантерии (1811), участник наполеоновских войн, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии (1815--1822), благоустроитель Одессы.