# Козегартен Людвиг

Федор Федорович Фидлер

Козегартен (Людвиг Kosegarten) -- немецкий поэт (1758--1818), был профессором истории и богословия в Грейфсвальде. Его поэма "Jucunde" (1808) представляет собой плоское подражание идиллии Фосса "Luise"; то же следует сказать и о поэме "Die Inselfahrt". Его сентиментальные романы "Ida von Plessen" и др. в свое время много читались. В художественном отношении лучшее из написанного К. -- его "Legenden" (2 т., 1804). Собрание сочинений "Lyrische Dichtungen" появилось в 1831--32.


Ф. Ф.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XVa (1895): Коала -- Конкордия, с. 593..