# Каприви, Георг Лео

Алексей Карпович Дживелегов

Каприви, Георг Лео, фон, граф, второй канцлер Германской империи, род. в 1831 г., был на военной службе, отличился в войне 1870--1871 гг., управлял адмиралтейством, потом был начальником X корпуса, в марте 1890 г., неожиданно для всех, был назначен канцлером. Появиться в критический момент на месте, которое перед тем занимал Бисмарк, было не так просто, и К. прекрасно понимал, что в лучах славы его предшественника его фигура не будет видна совсем, если он не возьмет определенного курса. Положение его затруднялось тем еще, что император хотел быть "собственным канцлером" и не давал воли официальному носителю должности. И все-таки К. -- единственный из преемников Бисмарка, сумевший унести с собой сожаления рейхстага и общества. Он держал себя на трудном своем посту с огромным достоинством. На канцлерском кресле сидел корректный генерал, обладающий большим тактом и огромным ораторским талантом. Деспотические повадки и фельдфебельские приемы Бисмарка прекратились. "Новый курс" сделался синонимом "хорошего тона". И по существу переход от союза с консервативно-национал-либеральным картелем к союзу с коалицией центра и свободомыслящих и переход от политики аграрного протекционизма к политике торговых договоров и поддержки промышленности был шагом вперед и показывал, что К. знает, что ему делать. Но ему трудно было выдерживать до конца: поддержка центра требовала компенсаций в школьной сфере; с отменой закона против социалистов выступления партии сделались энергичнее, напугали императора, и он снова требовал возобновления закона о репрессиях в другой форме. К. не хотел итти на компромиссы с прежними заявлениями. В 1892 г. он отсрочил свое падение отказом от президентства в прусском министерстве. Но в 1894 г. положение снова сделалось невыносимо, и он ушел, уступив место Гогенлое. Ум. в 1899 г.


А. Дж.


Источник текста: Энциклопедический словарь Гранат, том 23 (1914): Кабанель -- Каутский, стлб. 425--426.