# Чекко д'Асколи

Алексей Карпович Дживелегов

Чекко д'Асколи (собственно Франческо дельи Ставили), итальянский мыслитель и поэт (1257--1327), был в 1322 г. профессором астрологии в Болонье. Взгляды на демонов, высказанные им в пылу одной полемики, сделались причиной столкновения с инквизицией (1324). На первый раз оно прошло для него довольно благополучно: Чекко д'Асколи вынужден был лишь бежать во Флоренцию. Но и на новом месте старый ученый не мог и не хотел молчать. Не говоря о том, что он нападал на Данте и на Гвидо Кавальканти, он частями предавал гласности свою итальянскую дидактическую поэму "Асегbа" (окончил 4 книги, 5-я едва начата; от 1473 г. до 1546 г. она выдержала больше 20 только печатных изданий). В ней говорится об астрономии и метеорологии, психологии и физиогномике, минералогии и зоологии, богословии и морали. Чекко д'Асколи предвосхитил многие из научных открытий нового времени. Ему было известно о металлических аэролитах и падающих звездах. Он знал, что такое роса. Он угадывал, по-видимому, тайну кровообращения. Его знания были плодом не только всеобъемлющей эрудиции, но и опыта, что уже протягивает нити между ним и Леонардо. Богословские и этические взгляды Чекко д'Асколи были далеки от казенной ортодоксии. Поэтому и во Флоренции его не оставили в покое. По доносу некоего врача обвинение в нечестии было выдвинуто вновь. Чекко д'Асколи судили, приговорили к сожжению и отправили на костер.


А. Дж.


Источник текста: Энциклопедический словарь Гранат, том 45 ч. III (1929): Христианстад -- Чети, стлб. 647.