# Информация об авторе

Родерих Бенедикс

(нем. Julius Roderich Benedix) -- немецкий драматург, актёр и театральный режиссёр XIX века.

В декабре 1873 г. Энгельс пишет Марксу: "Негодяй Родерих Бенедикс выпустил дурно пахнущую толстую книгу о "шекспиромании", в которой подробнейшим образом доказывает, что Шекспир и в подметки не годится нашим великим поэтам и даже поэтам нового времени. Вероятно, Шекспира надо просто сбросить с пьедестала, чтобы поставить на его место толстозадого Р. Бенедикса".