# Гидропарастаты

Николай Иванович Барсов

Гидропарастаты -- древние еретики, которые для священнодействия евхаристии употребляли только одну воду, запрещая смешивать ее с вином, и кроме того, учили, что законный брак ничем не отличается от блуда. Против них состоялось постановление VI всел. собора (VI-ое правило).


Н. Б--ов.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. VIIIa (1893): Германия -- Го, с. 655