# Екклезиарх

Николай Иванович Барсов

Екклезиарх (с греч. -- начальник храма) -- название существовавшего в древних монастырях особого должностного лица, заведовавшего охраной церковного здания и чистотой в нем, а также порядком богослужения в монастыре (почти то же, что ныне уставщик), по указаниям церковного "устава". Богослужебные уставы православной церкви (иерусалимский, студийский и др.) окончательно сложились довольно поздно, да и после того монастыри пользовались большой свободой в устройстве у себя богослужения (см., например, устав преподобного Нила Сорского, составленный уже в XV в.). Поэтому Е. в монастырях имели большое значение при устройстве чина богослужения. В тех монастырях, где состав монашествующих был немногочислен, обязанности Е. исполнял сам настоятель монастыря или старший из участвующих в совершении священнодействия (иерей, иеромонах); исполнителем его распоряжений служил паракклезиарх, один из низших церковных служителей, состоявший в степени парамонаря (позднейший пономарь). Кроме монастырей, существовала должность Е. при "великой Константинопольской церкви" (при храме св. Софии).


Н. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIa (1894): Евреиновы -- Жилон, с. 589