# Информация об авторе

Гийом Аполлинер

(фр. Guillaume Apollinaire, настоящее имя -- Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий де Вонж-Костровицкий -- пол. Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Wąż-Kostrowicki) -- французский писатель, поэт, литературный и художественный критик.