# Информация об авторе

Сибилла Алерамо

(итал. Sibilla Aleramo -- псевдоним; настоящее имя: Рина Фаччо -- итал. Rina Faccio) -- итальянская писательница и феминистка. В 1946 г. в 70-летнем возрасте вступила в Итальянскую компартию.